\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 09:54:27 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lvm-config},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Afficher la configuration LVM},
CreationDate={D:20160523095427},
ModDate={D:20160523095427},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lvm-config, lvm-dumpconfig }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Afficher la configuration LVM}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  lvmconfig produit une sortie formattée de la configuration LVM. La comme a une forme identique à lvm dumpconfig
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -f, --file]{Envoie la sortie dans le fichier spécifié}
\item[\hspace{1mm} -l, --list]{Liste les paramètres de configuration avec commentaire. Identique à lvmconfig --type list --withsummary}
\item[\hspace{1mm} --type \{current|default|diff|full|missing|new|profilable|profilable-command|profilable-metadata\}]{Sélectionne le type de configuration à afficher.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} current]{Affiche la configuration lvm.conf courante}
\item[\hspace{6mm} default]{Affiche les paramètres de configuration assignés avec les valeurs par défaut}
\item[\hspace{6mm} diff]{Affiche tous les paramètres de configuration pour lesquels les valeurs diffèrent de la valeur par défaut}
\item[\hspace{6mm} full]{Affiche toute l'arborescence de configuration.}
\item[\hspace{6mm} list]{Affiche une liste des paramètres de configuration}
\item[\hspace{6mm} missing]{Affiche tous les paramètres de configuration avec des valeurs par défaut qui sont manquant dans la configuration courante}
\item[\hspace{6mm} new]{Affiche tous les nouveaux paramètres de configuration introduit par la version courante de LVM (ou spécifiée avec --atversion)}
\item[\hspace{6mm} profilable]{Affiche tous les paramètres de configuration profilable avec des valeurs par défaut.}
\item[\hspace{6mm} profilable-command]{Affiche tous les paramètres de configuration profilable avec les valeurs assignées qui peuvent être utilisés dans les profile de commande}
\item[\hspace{6mm} profilable-metadata]{Affiche tous les paramètres de configuration profilable avec les valeurs assignées qui peuvent être utilisés dans les profile de métadonnées}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --atversion]{Spécifie une version LVM au format x.y.z. Pour limiter l'affichage des paramètres}
\item[\hspace{1mm} --sinceversion]{Idem, applicable seulement avec --type new}
\item[\hspace{1mm} --ignoreadvanced]{Exclus les paramètres de configuration avancés}
\item[\hspace{1mm} --ignoreunsupported]{Exclus les paramètres de configuration non-supportés}
\item[\hspace{1mm} --ignorelocal]{Ignore la section local}
\item[\hspace{1mm} --config]{Utilise la chaîne spécifiée pour remplacer la configuration existante}
\item[\hspace{1mm} --commandprofile]{Utilise le profile spécifié pour remplacer la configuration existante}
\item[\hspace{1mm} --profile]{Identique à --commandprofile mais la configuration n'est pas appliquée pour la commande lvmconfig}
\item[\hspace{1mm} --metadataprofile]{Spécifie le profile pour remplacer la configuration existante}
\item[\hspace{1mm} --mergedconfig]{Quand la commande lvmconfig est lancée avec --config option et/ou --commandprofile (ou avec la variable d'environnement LVM\_COMMAND\_PROFILE), --profile, --metadataprofile, fusionne tout le contenu de la configuration avant de l'afficher}
\item[\hspace{1mm} --showdeprecated]{Inclus les paramètres de configuration dépréciée dans la sortie}
\item[\hspace{1mm} --showunsupported]{Inclus les paramètres de configuration non-supportés}
\item[\hspace{1mm} --validate]{Valide la configuration courante utilisée et quitte avec un code de sortie approprié}
\item[\hspace{1mm} --withsummary]{Affiche une ligne de commantaire pour chaque nœud de configuration}
\item[\hspace{1mm} withcomments]{Affiche un commentaire complet pour chaque nœud de configuration.}
\item[\hspace{1mm} --withspaces]{Quand approprié, ajoute plus d'espace dans la sortie pour une meilleur lisibilité}
\item[\hspace{1mm} --withversions]{Affiche également un commentaire contenant la version d'introduction pour chaque nœud de configuration.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
