\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. sept. 6 20:06:14 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lpc},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Contrôle d'imprimantes en ligne de commande},
CreationDate={D:20160906200614},
ModDate={D:20160906200614},
Keywords={cups;printer}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lpc }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Contrôle d'imprimantes en ligne de commande}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  lpc permet de contrôler partiellement les files d’impression des imprimantes et classes d'imprimantes de CUPS et de récupéré l'état des files d'impression. lpc est spécifique au système d'impression de Berkeley, et ne permet pas de configurer les files d'attente de CUPS, utiliser lpadmin pour cela.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} exit]{}
\item[\hspace{1mm} quit]{Quitter}
\item[\hspace{1mm} Status]{Affiche l'état des files d'impression}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
