\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. janv. 24 13:05:32 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={libvirtd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service de gestion libvirt},
CreationDate={D:20150124130532},
ModDate={D:20150124130532},
Keywords={Virtualisation;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge libvirtd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service de gestion libvirt}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  libvirtd est le composant serveur du système de gestion de virtualisation libvirt. Ce sevice fonctionne sur les serveur hôte et effectuent des tâche de gestion pour les invités virtualisés. Les librairies client libvirt et utilitaires se connectent à ce service pour fournir des tâches ou collecter des informations sur la configuration et les ressources du système hôte et des invités.
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  libvirtd relis sa configuration quand il reçoit un SIGHUP.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d, --daemon]{Lance en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -f, --config FILE]{Utilise le fichier de configuration spécifié}
\item[\hspace{1mm} -l, --listen]{Écoute sur TCP/IP au lieu d'un socket unix}
\item[\hspace{1mm} -p, --pid-file FILE]{Utilise ce nom pour le fichier PID}
\item[\hspace{1mm} -t, --timeout secondes]{Quitte après le temps spécifié passé sans connexion client.}
\item[\hspace{1mm} -v, --verbose]{mode verbeux}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Fichiers }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} SYSCONFDIR/libvirtd.conf]{Fichier de configuration de libvirtd}
\item[\hspace{1mm} LOCALSTATEDIR/run/libvirt/libvirt-sock]{}
\item[\hspace{1mm} LOCALSTATEDIR/run/libvirt/libvirt-sock-ro]{Sockets utilisé par libvirtd}
\item[\hspace{1mm} SYSCONFDIR/pki/CA/cacert.pem]{certificat d'autorité}
\item[\hspace{1mm} SYSCONFDIR/pki/libvirt/servercert.pem]{Certificat du serveur}
\item[\hspace{1mm} SYSCONFDIR/pki/libvirt/private/serverkey.pem]{Clé privée du serveur}
\item[\hspace{1mm} LOCALSTATEDIR/run/libvirtd.pid]{Fichier PID}
\item[\hspace{1mm} ]{}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Fichiers en non-root }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} \$XDG\_CONFIG\_HOME/libvirtd.conf]{Fichier de configuration de libvirtd}
\item[\hspace{1mm} \$XDG\_RUNTIME\_DIR/libvirt/libvirt-sock]{Socket utilisé par libvirtd}
\item[\hspace{1mm} \$HOME/.pki/libvirt/cacert.pem]{certificat d'autorité}
\item[\hspace{1mm} \$HOME/.pki/libvirt/servercert.pem]{Certificat du serveur}
\item[\hspace{1mm} \$HOME/.pki/libvirt/private/serverkey.pem]{Clé privée du serveur}
\item[\hspace{1mm} \$XDG\_RUNTIME\_DIR/libvirt/libvirtd.pid]{Fichier PID}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
