\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. sept. 5 23:08:58 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={ldconfig},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Configure les liaisons dynamiques},
CreationDate={D:20150905230858},
ModDate={D:20150905230858},
Keywords={Linux;elf;librairies}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge ldconfig }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Configure les liaisons dynamiques}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  ldconfig créé les liens et caches nécessaires pour trouver les libraires dans les répertoires spécifiés, dans le fichier /etc/ld.so.conf, et dans les répertoire de confiance /lib et /usr/lib. Le cache est utilisé par le linker run-time, ld.so. ldconfig vérifie les en-têtes et noms de fichier des librairies qu'il rencontre.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -v]{mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -n ]{Ne traite que les répertoires spécifiés sur la ligne de commande, et non /lib et /usr/lib. Implique -N}
\item[\hspace{1mm} -N]{Ne reconstruit pas le cache. Sauf si -X est également spécifié, les liens sont mis à jours}
\item[\hspace{1mm} -X]{Ne met pas à jours les liens. reconstruit le cache sauf si -N est spécifié.}
\item[\hspace{1mm} -f conf]{Utiliser le fichier spécifié au lieu de /etc/ld.so.conf}
\item[\hspace{1mm} -C cache]{Utilise le cache spécifié au lieu de /etc/ld.so.cache}
\item[\hspace{1mm} -r root]{Change et utilis root comme répertoire root}
\item[\hspace{1mm} -l]{mode librairie. Lie manuellement les librairies.}
\item[\hspace{1mm} -p]{Affiche les listes de répertoires candidat dans le cache courant.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
