\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. juin 26 17:00:11 CEST 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={krb5kdc},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service d'authentification Kerberos et centre de distribution des clés},
CreationDate={D:20140626170011},
ModDate={D:20140626170011},
Keywords={Kerberos;sécurité;authentification}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge krb5kdc }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service d'authentification Kerberos et centre de distribution des clés}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -r realm]{Spécifie le domaine Kerberos}
\item[\hspace{1mm} -d dbname]{Spécifie le nom sous lequel la base principale peut être trouvée. Ne s'applique pas aux base LDAP}
\item[\hspace{1mm} -k keytype]{Spécifie le type de clé de la clé maître.}
\item[\hspace{1mm} -M mkeyname]{Spécifie le nom du principal pour la clé maître dans la base.}
\item[\hspace{1mm} -m]{Spécifie que le mot de passe maître de la base devrait être lu depuis le clavier au lieu d'un fichier sur disque.}
\item[\hspace{1mm} -n ]{Spécifie que le KDC ne se place pas en tâche de fond.}
\item[\hspace{1mm} -P pid\_file]{PID du service}
\item[\hspace{1mm} -p portnum]{Numéros de port UDP d'écoute. Liste séparé par "," Défaut 88,750}
\item[\hspace{1mm} -w numworkers]{Fork le nombre de processus spécifié pour écouter et traiter en parallèle. Le processus parent agit comme superviseur et relai les signaux SIGHUP.}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  Note: Sur les OS qui supportent pktinfo, utiliser les sous-processus empêche de KDC d'écouter les paquets UDP sur les interfaces créés après que le KDC ait démarré.
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -x nconns=number\_of\_connections]{Spécifie le nombre de connexion à maintenir par serveur LDAP}
\item[\hspace{1mm} -x host=ldapuri]{Spécifie le serveur LDAP à contacter}
\item[\hspace{1mm} -x binddn=binddn]{Spécifie le DN de l'objet à utiliser par le serveur d'administration}
\item[\hspace{1mm} -x bindpwd=bind\_password]{Mot de passe du binddn}
\item[\hspace{1mm} -x debug=level]{Définis le niveau de verbosité de la librairie cliente OpenLDAP}
\item[\hspace{1mm} -T offset]{Spécifie un offset de temps, en secondes, pendant lequel le KDC va opérer.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm}  Le KDC peut désservir jusqu'à 32 domaines. Les domaines sont listés sur la ligne de commande, les options par domaine peuvent être spécifiés avant chaque domaine:
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  \textbf{krb5kdc -p 2001 -r REALM1 -p 2002 -r REALM2 -r REALM3}
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Variables d'environnement }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} KRB5\_CONFIG]{Spécifie l'emplacement de krb5.conf}
\item[\hspace{1mm} KRB5\_KDC\_PROFILE]{Spécifie l'emplacement de kdc.conf}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
