\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. mai 23 14:17:19 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={kill},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Envoyer un signal à un processus},
CreationDate={D:20100523141719},
ModDate={D:20100523141719},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge kill }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Envoyer un signal à un processus}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le signal par défaut est \textbf{TERM}. Utiliser \textbf{-l} ou \textbf{-L} pour une liste possible de signaux. Les signaux particulièrement utiles sont \textbf{HUP}, \textbf{INT}, \textbf{KILL}, \textbf{STOP}, \textbf{CONT}, et \textbf{0}. Les signaux peuvent être spécifiés de 3 manières différentes. \textbf{-9} \textbf{-SIGKILL} \textbf{-KILL}. Les valeur de PID négatives peuvent être utilisés pour choisir les groupes de processus; voir la colonne \textbf{PGID} de la commande \textbf{ps}. Un PID de \textbf{-1} est spécial; il indique tous les processus excepté le processus kill lui-même et init.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Quelques signaux }
 
\
 
{\ttfamily
Nom\_\_\_\_\_Num\_\_\_\_\_Action\_\_\_\_\_Description\\ 0\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_n/a\_\_\_\_\_\_\_\_Code de sortie indiquant si un signal peut être envoyé.\\ ALRM\_\_\_\_14\_\_\_\_\_\_\_exit\_\_\_\_\_\_\_ \\ HUP\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_exit\_\_\_\_\_\_\_ \\ INT\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_exit\_\_\_\_\_\_\_ \\ KILL\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_exit\_\_\_\_\_\_\_Ne peut pas être bloqué\\ PIPE\_\_\_\_13\_\_\_\_\_\_\_exit\_\_\_\_\_\_\_ \\ TERM\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_exit\_\_\_\_\_\_\_ \\ STOP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_stop\_\_\_\_\_\_\_Ne peut pas être bloqué\\ CONT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_restart\_\_\_\_Continue si stoppé, sinon ignore\\ QUIT\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_core\_\_\_\_\_\_\_ \\ TRAP\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_\_\_core\_\_\_\_\_\_\_ \\
}
\vspace{8mm}
 
\hspace{1mm}  \textbf{Note}: Le shell peut avoir une commande kill intégré.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} kill -9 -1 \\
\hspace{1mm} \textbf{tue tous les processus que vous pouvez tuer} \\
\hspace{1mm} kill -l 11 \\
\hspace{1mm} \textbf{Traduit le nombre 11 en nom de signal} \\
\hspace{1mm} kill -L \\
\hspace{1mm} \textbf{Liste les signaux} \\
\hspace{1mm} kill 123 543 2341 3453 \\
\hspace{1mm} \textbf{Envoie le signal par défaut à ces processus} \\
\end{flushleft}
\end{document}
