\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. janv. 26 20:49:06 CET 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={kdm.options},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Options de configuration pour le gestionnaire d'affichage X. Il contient un jeu de flags qui déterminent le fonctionnement de kdm.},
CreationDate={D:20140126204906},
ModDate={D:20140126204906},
Keywords={KDE;K Desktop Environment;KDE Workspace}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge kdm.options }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Options de configuration pour le gestionnaire d'affichage X. Il contient un jeu de flags qui déterminent le fonctionnement de kdm.}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}no-\texttt{]}ignore-nologin]{N'affiche pas le contenu de /etc/nologin en utilisant xmessage}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}no-\texttt{]}restart-in-upgrade]{En cas d'upgrade, le service kdm est stoppé puis redémmarré}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
