\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. nov. 14 18:18:29 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={istgt},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Target iSCSI},
CreationDate={D:20161114181829},
ModDate={D:20161114181829},
Keywords={iSCSI;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge istgt }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Target iSCSI}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  istgt est un target iSCSI conçus pour les nœuds de cluster multipath.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c config]{fichier de configuration à utiliser.}
\item[\hspace{1mm} -p pidfile]{Fichier PID à écrire}
\item[\hspace{1mm} -l facility]{Facilité syslog à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -m mode]{Mode opérationnel 0 = traditionnel (==20100707), 1 = normal (défaut), 2 = expérimental.}
\item[\hspace{1mm} -t flag]{Affiche des informations de suivi sur stderr (all, net, iscsi, scsi, lu, none)}
\item[\hspace{1mm} -q]{mode silencieux}
\item[\hspace{1mm} -D]{Ne met pas en tâche de fond}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Fichiers }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} /etc/istgt/istgt.conf]{Fichier de configuration}
\item[\hspace{1mm} /etc/istgt/auth.conf]{fichier d'information d'authentification}
\item[\hspace{1mm} /var/run/istgt.pid]{Fichier PID}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
