\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. nov. 14 17:55:00 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={iscsid},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service Open-iSCSI},
CreationDate={D:20161114175500},
ModDate={D:20161114175500},
Keywords={iSCSI;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge iscsid }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service Open-iSCSI}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  iscsid implément le chemin de contrôle du protocole iSCSI, plus certaines facilités de gestion.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-c|--config=\texttt{]}config-file]{Spécifie le fichier de configuration. Défaut: /etc/iscsi/iscsid.conf}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-i|--initiatorname=\texttt{]}iname-file]{Lit le nom de l'initiateur depuis iname-file au lieu de /etc/iscsi/initiatorname.iscsi}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-f|--foreground\texttt{]}]{Ne lance pas en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-d|--debug=\texttt{]}debug\_level]{Affiche des informations de debuggage, de 0 à 8}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-u|--uid=\texttt{]}uid]{UID du processus}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-g|--gid=\texttt{]}gid]{GID du processus}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-n|--no-pid-file\texttt{]}]{Ne pas écrire de PID dans un fichier}
\item[\hspace{1mm} \texttt{[}-p|--pid=\texttt{]}pid-file]{Écris le PID dans le fichier spécifié. Défaut: /run/iscsid.pid}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Fichiers }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} /etc/iscsi/iscsid.conf]{Fichier de configuration lu par iscsid et iscsiadm au démarrage}
\item[\hspace{1mm} /etc/iscsi/initiatorname.iscsi]{fichier contenant les initiatorname et initiatoralias iSCSI lu par iscsid et iscsiadm au démarrage}
\item[\hspace{1mm} /etc/iscsi/nodes/]{Base de configuration persistante Open-iSCSI}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
