\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. nov. 14 18:03:49 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={iscsi-test-cu},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Suite de test iSCSI/SCSI},
CreationDate={D:20161114180349},
ModDate={D:20161114180349},
Keywords={iSCSI;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge iscsi-test-cu }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Suite de test iSCSI/SCSI}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -i, --initiator-name=<IQN>]{Tous les tests utilisent au moins une connection iSCSI sur la cible et le nom de l'initiateur par défaut est 'iqn.2007-10.com.github:sahlberg:libiscsi:iscsi-test'}
\item[\hspace{1mm} -I, --initiator-name-2=<IQN>]{Certains tests utilisent une seconde connection à la cible. Défaut: 'iqn.2007-10.com.github:sahlberg:libiscsi:iscsi-test-2'}
\item[\hspace{1mm} -l, --list]{Liste tous les tests disponibles}
\item[\hspace{1mm} -t, --test=<family>|*\texttt{[}.<suite>|*\texttt{[}.<test>|*\texttt{]}\texttt{]}]{Spécifie la liste de tests à lancer. Sans cette option, tous les tests sont exécutés.}
\item[\hspace{1mm} -d, --dataloss]{Par défaut, les tests sont non-destructeurs. Cette option permet d'exécuter les tests qui modifient les données}
\item[\hspace{1mm} -s, --allow-sanitize]{L'opcode SBC SANITIZE prend en temps significatif avant de se terminer et les tests avec cet opcode ne sont pas prévus pour les tests normaux}
\item[\hspace{1mm} -V, --Verbose-scsi]{Affiche toutes les commandes SCSI qui sont envoyées au périphérique, arguments, et résultat attendus.}
\item[\hspace{1mm} -x, --xml]{Produit un résultat de test au format xml}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
