\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. juil. 5 14:44:44 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={ip-netconf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Supervision de configuration réseaux},
CreationDate={D:20150705144444},
ModDate={D:20150705144444},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge ip-netconf }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Supervision de configuration réseaux}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  netconf peut superviser les paramètres IPv4 et IPv6 ( voir \textbf{/proc/sys/net/ipv[4|6]/conf/[all|DEV]/} ) comme le forwarding, rp\_filter ou mc\_forwarding. Si aucune interface n'est spécifiée, l'entrée all est affichée.
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} show]{Affiche les paramètres réseaux}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} dev NAME]{Nom de l'interface à afficher}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
