\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. mars 31 13:15:09 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={incrond},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service cron inotify},
CreationDate={D:20160331131509},
ModDate={D:20160331131509},
Keywords={inotify}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge incrond }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service cron inotify}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  incrond est un service qui supervise les événements du système de fichier et exécute des commandes définies dans les tables système et utilisateur. Son utilisation est similaire à crond
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  incrond utilise 2 catégories de tables incrontab(5). Les tables système sont généralement localisées dans /etc/incron.d et sont maintenus en dehord de incron. Ces tabbles fonctionne avec les privilèges root et tout fichier et lu et les commandes exécutés par root
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Les tables utilisateur sont localisées dans /var/spool/incron par défaut et ont des noms basés sur les comptes utilisateur. Ces tables utilisent les droits d'accès de l'utilisateur.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Si une table est changé incrond réagit immédiatement et recharge la table.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Il y a 2 fichiers déterminant si un utilisateur est autorisé à utiliser incron, /etc/incron.allow et /etc/incron.deny.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Le service lui-même n'est actuellement pas protégé contre le bouclage. Si une commande est exécuté dû à un événement qui déclenche le même événement, il boucle indéfiniment, sauf si un masque contenant IN\_NO\_LOOP est spécifié.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -n, --foreground]{ne lance pas en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -k, --kill]{Termine une instance en cours}
\item[\hspace{1mm} -f, --configfile=<file>]{Emplacement du fichier de configuration. Défaut: /etc/incron.conf}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
