\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. nov. 3 09:28:59 CET 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={grpck},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Vérifier l’intégrité des informations sur les groupes systèmes},
CreationDate={D:20111103092859},
ModDate={D:20111103092859},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge grpck }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Vérifier l’intégrité des informations sur les groupes systèmes}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Toutes les entrées dans \textbf{/etc/group} et \textbf{/etc/gshadow} sont vérifiées afin de s’assurer qu’elles ont le bon format et qu’elles contiennent des données valides. Les vérifications effectuées sont :
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} ]{- nombre correct de champs}
\item[\hspace{6mm} ]{- unicité et validité des noms des groupes}
\item[\hspace{6mm} ]{- GID valide (/etc/group uniquement)}
\item[\hspace{6mm} ]{- liste valide de membres et administrateurs}
\item[\hspace{6mm} ]{- une entrée dans /etc/group correspondant à une entrée dans /etc/gshadow}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  La vérification du nombre de champs et de l’unicité du nom des groupes est fatale, et il sera demandé à l’utilisateur de supprimer la ligne. Si l’utilisateur refuse de supprimer la ligne, les autres vérifications ne sont pas effectuées.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -r]{Mode lecture seule.}
\item[\hspace{1mm} -s]{Trie les entrées par GID.}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  Par défaut, \textbf{grpck} vérifie \textbf{group} et \textbf{shadow}. Il est possible de choisir l’un ou l’autre avec les paramètres \textbf{group} et \textbf{shadow}
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  \textbf{gpasswd} utilise des variables dans login.defs
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Valeurs de retour }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0]{succès}
\item[\hspace{1mm} 1]{erreur de syntaxe}
\item[\hspace{1mm} 2]{entrée de groupe ou plus est incorrecte}
\item[\hspace{1mm} 3]{impossible d’ouvrir les fichiers group}
\item[\hspace{1mm} 4]{impossible de verrouiller les fichiers group}
\item[\hspace{1mm} 5]{impossible de mettre à jour les fichiers group}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
