\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 12:07:44 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={fsadm},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Utilitaire pour redimensionner ou vérifier le système de fichier dans un périphérique. Il tente d'utiliser la même API pour ext2/3/4, ReiserFS et XFS},
CreationDate={D:20160523120744},
ModDate={D:20160523120744},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge fsadm }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Utilitaire pour redimensionner ou vérifier le système de fichier dans un périphérique. Il tente d'utiliser la même API pour ext2/3/4, ReiserFS et XFS}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -e, --ext-offline]{Démonte les systèmes de fichier ext2/3/4 avant de redimensionner}
\item[\hspace{1mm} -f, --force]{bypasse certaines vérifications}
\item[\hspace{1mm} -n, --dry-run]{Affiche les commandes sans les lancer}
\item[\hspace{1mm} -v, --verbose]{mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -y, --yes]{Répond yes a toutes les questions}
\item[\hspace{1mm} new\_size\texttt{[}B|K|M|G|T|P|E\texttt{]}]{Nombre absolue de blocks de système de fichier dans le système de fichier, ou une taille absolue utilisant un suffix en puissance de 1024.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Diagnostiques }
 
\
 
\hspace{1mm}  Une fois complété avec succès, le code de status est 0. 2 indique que l'opération a été intérrompue par l'utilisateur. 3 indique que l'opération de vérification en peut pas être effectuée parce que le système de fichier est monté et ne supporte pas un fsck online. 1 indique une autre erreur.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Variables d'environnement }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} TMPDIR]{Répertoire temporaire pour les points de montage (défaut. /tmp)}
\item[\hspace{1mm} DM\_DEV\_DIR]{Nom du répertoire de périphériques. Défaut: /dev.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
