\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. janv. 10 09:04:39 CET 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={firewall-applet},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Applet firewalld},
CreationDate={D:20170110090439},
ModDate={D:20170110090439},
Keywords={firewall;sécurité;firewalld}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge firewall-applet }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Applet firewalld}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  firewalld-applet est un applet graphique pour afficher le status de firewalld. Il ne possède pas d'option.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge QSettings }
 
\
 
\hspace{1mm}  firewall-applet a des paramètres additionnels pour adapter l'apparence. QSettings est utilisé et les stocke dans \textasciitilde/.config/firewall/applet.conf. Le fichier est automatiquement rechargé s'il est changé. Il y a également un fichier global /etc/firewall/applet.conf, qui contient les valeurs par défaut. les paramètres dans ce fichier sont écrasés par les paramètres dans le fichier utilisateur.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm} Exemple de fichier applet.conf
 
{\ttfamily
\texttt{[}General\texttt{]}\\ notifications=true\\ show-inactive=true\\
}
\vspace{8mm}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} notifications]{active les notifications. Défaut: false}
\item[\hspace{1mm} show-inactive]{Affiche l'applet même si firewalld ne fonctionne pas. Défaut: false}
\item[\hspace{1mm} shields-up]{nom de la zone shields-up si shields-up est activé. Défaut: block}
\item[\hspace{1mm} shelds-down]{Nom de la zone shields-down si shields-up a été désactivé}
\item[\hspace{1mm} blink]{Si permis, l'icône clignote si la connection à filewalld est perdue ou si le mode panic a été activé ou désactivé. Défaut: false}
\item[\hspace{1mm} blink-count]{Nombre de clignotement si blink est activé. Défaut: 5}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
