\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. août 14 23:05:27 CEST 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={/etc/gshadow},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Informations cachées sur les groupes du système},
CreationDate={D:20110814230527},
ModDate={D:20110814230527},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge /etc/gshadow }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Informations cachées sur les groupes du système}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Ce fichier ne doit par être accessible en lecture par les utilisateurs normaux afin de maintenir la sécurité des mots de passe. Chaque ligne de ce fichier contient les champs suivant, séparés par ':'
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} nom du groupe]{Doit être un nom de groupe valide, qui existe sur le système.}
\item[\hspace{1mm} mot de passe]{mot de passe chiffré du groupe. Le mot de passe du groupe est utilisé quand un utilisateur qui n'est pas membre du groupe veut avoir les permissions de ce groupe. Ce mot de passe remplace tout mot de passe définis dans /etc/group}
\item[\hspace{1mm} administrateurs]{Liste d'utilisateurs, séparés par des ','. Les administrateurs peuvent changer le mot de passe ou les membres du groupe.}
\item[\hspace{1mm} membres]{Liste d'utilisateurs, séparés par des ','. devrait être identique à la liste des utilisateurs dans /etc/group.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
