\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. mai 27 11:06:42 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={efi-readvar},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outil pour afficher les variables sécurisés},
CreationDate={D:20160527110642},
ModDate={D:20160527110642},
Keywords={boot;sécurité;chiffrement}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge efi-readvar }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outil pour afficher les variables sécurisés}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Sans arguments, affiche la base de variables et étend le contenu des hash et des certificats x509. Peut être restreint à des variables spécifiques et des signatures spécifiques dans les variables. Noter que les listes de signatures EFI sont numérotées à partir de 0 et peuvent contenir un ou plusieurs entrées également numérotées à partir de 0, donc 0-0 représente la première entrée de la liste de signature 0.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -v <var>]{Liste seulement le contenu de <var>}
\item[\hspace{1mm} -s <list>\texttt{[}-<entry>\texttt{]}]{Liste seulement la liste de signature donnée}
\item[\hspace{1mm} -o <file>]{Sort les les listes de signature demandées dans le fichier}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} voir toutes les variables: \\
\hspace{1mm} \textbf{efi-readvars} \\
\hspace{1mm} Voir la seconde entrée de la liste de signature 1 pour la variable db: \\
\hspace{1mm} \textbf{efi-readvars -v db -s 1-1} \\
\hspace{1mm} Voir toutes les entrées de la liste de signature 0 pour le KEK \\
\hspace{1mm} \textbf{efi-readvars -v KEK -s 0} \\
\end{flushleft}
\end{document}
