\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. nov. 1 19:19:17 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={e2undo},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Rejouer un log undo pour un système de fichier ext2/3/4},
CreationDate={D:20161101191917},
ModDate={D:20161101191917},
Keywords={FileSystems;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge e2undo }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Rejouer un log undo pour un système de fichier ext2/3/4}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -f]{Normalement, e2undo vérifie le superblock du système de fichier pour s'assurer que le log undo correspond. -f désactive cette vérification}
\item[\hspace{1mm} -n ]{Mode test, n'écris rien dans le système de fichier}
\item[\hspace{1mm} -o offset]{offset du système de fichier en octet depuis le début du périphérique.}
\item[\hspace{1mm} -v]{Affiche les blocks qui sont rejoués.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
