\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. oct. 27 20:10:44 CET 2013}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={draft-zeilenga-ldap-noop-12},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Contrôle LDAP no-op},
CreationDate={D:20131027201044},
ModDate={D:20131027201044},
Keywords={LDAP;Lightweight Directory Access Protocol}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge draft-zeilenga-ldap-noop-12 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Contrôle LDAP no-op}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le contrôle \textbf{no-op} peut être utilisé pour désactiver l'effet normal d'une opération. Le contrôle peut être utilisé pour découvrir comment un serveur peut réagir à une requête \textbf{update} particulière sans mettre à jours l'annuaire. Le contrôle \textbf{no-op} est un contrôle dont \textbf{controlValue} est absent. Les clients doivent fournis la criticité pour empêcher toute modification. Un \textbf{resultCode} autre que \textbf{noOperation} signifie que le serveur n'est pas capable de compléter le traitement. Les serveurs devrait indiquer le support pour ce contrôle en fournissant l'OID dans \textbf{supportedControl}.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
