\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. mars 13 17:03:37 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={docker-network-connect},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Connecter un conteneur à un réseau},
CreationDate={D:20160313170337},
ModDate={D:20160313170337},
Keywords={docker;containers;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge docker-network-connect }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Connecter un conteneur à un réseau}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm} Une fois connecté, le conteneur peut communiquer avec d'autres conteneurs dans le même réseau. \\
\hspace{1mm} \textbf{docker network connect multi-host-network container1} \\
\hspace{1mm} La commande docker run --net=<network-name> permet de faire la même chose au démarrage du conteneur \\
\hspace{1mm} \textbf{docker run -itd --net=multi-host-network --ip 172.20.88.22 --ip6 2001:db8::8822 busybox} \\
\hspace{1mm} Si spécifié, l'adresse IP du conteneur est ré-appliqué quand un conteneur stoppé est redémarré. Si l'IP est occupé, le conteneur échoue, --ip-range permet de s'assurer de trouver une ip disponible: \\
\hspace{1mm} \textbf{docker network create --subnet 172.20.0.0/16 --ip-range 172.20.240.0/20 multi-host-network} \\
\hspace{1mm} \textbf{docker network connect --ip 172.20.128.2 multi-host-network container2} \\
\end{flushleft}
\end{document}
