\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. juin 16 10:58:29 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={dmeventd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service d'événements Device-mapper},
CreationDate={D:20160616105829},
ModDate={D:20160616105829},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge dmeventd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service d'événements Device-mapper}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  dmeventd est le service de supervision d'événements pour les périphériques dm. Les librairies peuvent s'enregistrer et gérer les actions quand des événements particuliers se produisent.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge LVM plugins }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} Mirror]{Tente le gérer les erreurs disque automatiquement}
\item[\hspace{1mm} Raid]{Tente le gérer les erreurs disque automatiquement}
\item[\hspace{1mm} Snapshot]{Supervise la taille d'un snapshot et émet une alerte à syslog quand il excède 80\%, répété à 85\%, 90\% et 95\%.}
\item[\hspace{1mm} Thin]{Supervise la taille d'un pool thin et émet une alerte à syslog quand il excède 80\%, répété à 85\%, 90\% et 95\%.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d, -dd, -ddd]{Augmente les détailles des messages de debuggage envoyés à syslog.}
\item[\hspace{1mm} -F]{Ne lance pas en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -l]{Uniquement avec -f. Log sur stdout et stderr au lieu de syslog.}
\item[\hspace{1mm} -R]{Remplace une instance dmeventd en cours de fonctionnement}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
