\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. juil. 4 21:43:39 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={df},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Reporte la quantité d'espace disque utilisé et disponible sur les systèmes de fichiers.sans argument, Reporte l'espace utilisé et disponible sur tous les systèmes montés.},
CreationDate={D:20100704214339},
ModDate={D:20100704214339},
Keywords={coreutils;GNU}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge df }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Reporte la quantité d'espace disque utilisé et disponible sur les systèmes de fichiers.sans argument, Reporte l'espace utilisé et disponible sur tous les systèmes montés.}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Normalement l'espace disque est affiché en unité de 1024 octets, mais peut être changé. Les quantités non entières sont arrondis à l'unité supérieure.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -a, --all]{Inclue dans le listing, les systèmes de fichiers 'dummy'.}
\item[\hspace{1mm} -B SIZE, --block-size=SIZE]{définit la taille d'unité}
\item[\hspace{1mm} --total]{affiche un grand total de tous les arguments traités.}
\item[\hspace{1mm} -h, --human-readable]{Ajoute une lettre à chaque taille, en puissance de 1024.}
\item[\hspace{1mm} -H]{equivalent à \textbf{--si}}
\item[\hspace{1mm} -i, --inodes]{liste les informations d'utilisation des inodes au lieu de l'utilisation de block.}
\item[\hspace{1mm} -k]{affiche les tailles en block de 1024 octets. équivalent à \textbf{--block-size=1K}}
\item[\hspace{1mm} -l, --local]{limite le listing au systèmes de fichier locaux.}
\item[\hspace{1mm} --no-sync]{N'invoque pas l'appel système \textbf{sync} avant de récupérer l'utilisation de donnée. df devient plus rapide sur les système avec de nombreux disques.}
\item[\hspace{1mm} -P, --portability]{Utilise le format de sortie \textbf{POSIX}. Identique au format par défaut excepté :}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} 1.]{les informations sur chaque système de fichier sont toujours affichés sur exactement une ligne.}
\item[\hspace{6mm} 2.]{les labels dans les en-têtes sont changés pour être confirme à POSIX}
\item[\hspace{6mm} 3.]{la taille de block par défaut et le format de sortie ne sont pas affectés par les variables d'environnement \textbf{DF\_BLOCK\_SIZE}, \textbf{BLOCK\_SIZE} et \textbf{BLOCKSIZE}. Cependant, la taille de block par défaut est affectée par \textbf{POSIXLY\_CORRECT}, qui est de 512 octets au lieu de 1024 normalement.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --si]{Ajoute une lettre à chaque taille, en puissance de 1000.}
\item[\hspace{1mm} --sync]{Invoque l'appel système \textbf{sync} avant d'obtenir les données d'utilisation.}
\item[\hspace{1mm} -t FSTYPE, --type=FSTYPE]{limite le listing des systèmes de fichiers de type \textbf{FSTYPE}. Peut être spécifié" plusieurs fois.}
\item[\hspace{1mm} -T --print-type]{affiche chaque type de système de fichier. Les types affichés sont ceux inclus ou exclus avec \textbf{-t} ou \textbf{-x} :}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} nfs]{Système de fichier NFS.}
\item[\hspace{6mm} 4.2, ufs, efs...]{Fichier système local.}
\item[\hspace{6mm} hsfs, cdfs]{Système de fichier sur un lecteur CD-ROM.}
\item[\hspace{6mm} pcfs]{Système de fichier MS-DOS, généralement une disquette.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -x FSTYLE, --exclude=FSTYPE]{Exclue le type de système de fichier spécifié. Peut être spécifié plusieurs fois.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
