\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mars 28 12:31:06 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={depmod.d},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Configuration de depmod},
CreationDate={D:20160328123106},
ModDate={D:20160328123106},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge depmod.d }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Configuration de depmod}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Configuration de depmod. L’ordre dans lequel les modules sont traités peut être altéré sur une base globale ou par module. Le format des fichiers sous depmod.d est simple: Une commande par ligne, les lignes blanche et les lignes commençant par \# sont ignorés. ’\textbackslash{}’ à la fin d’un ligne pour scinder une ligne longue en plusieurs
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} search subdirectory...]{Spécifie l’ordre de traitement des sous-répertoires sous /lib/modules. La priorité est donnée du premier listé au dernier listé. Le mot clé spécial built-in réfère aux répertoires de module standard installé par le kernel. Par défaut la priorité est donné à un répertoire nommé update en utilisant cette recherche : "update built-in"}
\item[\hspace{1mm} override modulename kernelversion modulesubdirectory]{Permet de spécifier la version d’un module à utiliser en priorité quand plusieurs modules ont le même nom. Il est possible de spécifier un kernel ou tous les kernel en utilisant ’*’, et de spécifier le sous-répertoire sous /lib/modules où le module cible est installé.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
