\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. janv. 2 11:31:51 CET 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={default.pa},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Script de démarrage du serveur de son PulseAudio},
CreationDate={D:20170102113151},
ModDate={D:20170102113151},
Keywords={Audio;sound system;pulseaudio}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge default.pa, system.pa }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Script de démarrage du serveur de son PulseAudio}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le serveur PulseAudio interprète un script de configuration au démarrage, qui est principalement utilisé pour définir le jeu de modules à charger. Quand PulseAudio se lance dans le mode par utilisateur et que \textasciitilde/.config/pulse/default.pa existe, ce fichier est utilisé, sinon utilise /etc/pulse/default.pa est utilisé s'il existe. Quand PulseAudio est lancé en système, /etc/pulse/system.pa est utilisé.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Le script devrait contenir des directives dans le langage CLI PulseAudio, tel que documenté par pulse-cli-syntax.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
