\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. sept. 5 15:37:21 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={cupsd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Planification cups},
CreationDate={D:20160905153721},
ModDate={D:20160905153721},
Keywords={cups;printer}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge cupsd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Planification cups}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  cupsd est le planificateur pour CUPS. Il implémente un système d'impression basé sur le protocole d'impression Internet, version 2.1. Par défaut il lit sa configuration dans /etc/cups/cupsd.conf
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c]{Fichier de configuration (défaut: /etc/cups/cupsd.conf)}
\item[\hspace{1mm} -F]{Ne lance pas en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -F]{ne lance pas en tâche de fond et détache le processus du terminal}
\item[\hspace{1mm} -l]{Passé à cupsd quand il est lancé par systemd}
\item[\hspace{1mm} -t]{Test la validité du fichier de configuration.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
