\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. sept. 19 12:54:25 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={cups},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Système d'impression open-source},
CreationDate={D:20160919125425},
ModDate={D:20160919125425},
Keywords={cups;printer}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge cups }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Système d'impression open-source}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  CUPS est un logiciel pour imprimer depuis des applications. Il convertis les descriptions de page produites par les application en quelque chose qu'une imprimante peut comprendre.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Variables d'environnement }
 
\
 
\hspace{1mm}  Les commandes cups utilisent les variables d'environnement suivantes:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} CUPS\_ANYROOT]{Autorise ou non tous certificats X.509 (Y ou N)}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_CACHEDIR]{Répertoire pour les fichiers en cache semi-persistant}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_DATADIR]{répertoire où trouver les fichiers de données}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_ENCRYPTION]{Niveau de chiffrement par défaut (Always, IfRequested, Never, Required)}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_EXPIIREDCERTS]{Autoriser ou non les certificats expirés (Y ou N)}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_GSSSERVICENAME]{Nom de service Kerberos pour l'authentification}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_SERVER]{Hostname/IP et port du scheduler CUPS}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_SERVERBIN]{Répertoire pour les programmes helper, filtres, backend}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_SERVERROOT]{Répertoire racine du serveur}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_STATEDIR]{Répertoire où trouver les fichiers statistiques}
\item[\hspace{1mm} CUPS\_USER]{Nom de l'utilisateur pour les requêtes d'impression}
\item[\hspace{1mm} HOME]{Répertoire personnel de l'utilisateur}
\item[\hspace{1mm} IPP\_PORT]{Port par défaut pour les requêtes IPP}
\item[\hspace{1mm} LOCALEDIR]{Emplacement des fichiers de localisation}
\item[\hspace{1mm} LPDEST]{File d'impression par défaut (standard SystemV)}
\item[\hspace{1mm} PRINTER]{File d'impression par défaut (standard Berkeley)}
\item[\hspace{1mm} TMPDIR]{Spécifie un répertoire pour les fichiers temporaires}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Fichiers }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} \textasciitilde/.cups/client.conf]{}
\item[\hspace{1mm} \textasciitilde/.cups/lpoptions]{}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
