\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. sept. 14 13:39:22 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={cups-files.conf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichier de configuration des fichiers et répertoires pour cups},
CreationDate={D:20160914133922},
ModDate={D:20160914133922},
Keywords={cups;printer}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge cups-files.conf }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichier de configuration des fichiers et répertoires pour cups}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le fichier cups-files.conf configure les fichiers et répertoires utilisés par le scheduler cupsd. Il est normalement dans /etc/cups
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Directives }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} AccessLog filename|stderr|syslog]{Définis la destination des logs. défaut: /var/log/cups/access\_log}
\item[\hspace{1mm} ConfigFilePerm mode]{Spécifie les permissions pour tous les fichiers de configuration que le scheduler écris. Défaut: 0640.}
\item[\hspace{1mm} DataDir path]{Répertoire où trouver les fichiers de données. Défaut: /usr/share/cups}
\item[\hspace{1mm} DocumentRoot directory]{Spécifie le répertoire root pour l'interface web. Défaut: /usr/share/doc/cups}
\item[\hspace{1mm} ErrorLog filename|stderr|syslog]{Destination des logs d'erreur. Défaut: /var/log/cups/error\_log}
\item[\hspace{1mm} FatalErrors none|all -kind \texttt{[} ... -kind \texttt{]}|kild \texttt{[} ... -kind \texttt{]}]{Spécifie quelles erreurs sont fatales, causant le scheduler à quitter. Défaut: config. peut être none, browse, config, listen, log, permissions ou all.}
\item[\hspace{1mm} FileDevice Yes|No]{Spécifie si le fichier pseudo-device peut être utilisé pour de nouvelles files d'impression. l'URI file:///dev/null est toujours permis}
\item[\hspace{1mm} Group group-name-or-number]{Spécifie le nom du groupe ou son ID qui est utilisé pour exécuter les programmes externes. Défaut est lp ou nobody}
\item[\hspace{1mm} LogFilePerm mode]{Permission de tous les fichiers de log. Défaut: 0644}
\item[\hspace{1mm} PageLog filename|stderr|syslog]{Définis la sortie des logs de page. Défaut: /var/log/cups/page\_log}
\item[\hspace{1mm} RemoteRoot username]{Spécifie le username associé avec les accès non-authentifiés par les client se proclamant root. Défaut: remroot}
\item[\hspace{1mm} RequestRoot directory]{Spécifie le répertoire qui contient les jobs d'impression et autres données de requêtes HTTP. Défaut: /var/spool/cups}
\item[\hspace{1mm} ServerBin directory]{Répertoire contenant les backends, programmes CGI, filtres, helpers, notifiers, et monitors. Défaut: /usr/lib/cups ou /usr/libexec/cups}
\item[\hspace{1mm} ServerKeyChain path]{Emplacement des certificats TLS et clés privées. Défaut: /etc/cups/ssl}
\item[\hspace{1mm} ServerRoot directory]{Spécifie le répertoire contenant les fichiers de configuration serveur. Défaut: /etc/cups}
\item[\hspace{1mm} SyncOnClose Yes|No]{Spécifie si le scheduler appelle fsync(2) après avoir écris les fichiers d'état et de configuration. Défaut: No}
\item[\hspace{1mm} SystemGroup group-name \texttt{[} ... group-name \texttt{]}]{Spécifie les groupes à utiliser pour @SYSTEM. Défaut contient "admin", "lpadmin", "root", "sys", et/ou "system"}
\item[\hspace{1mm} TempDir directory]{Répertoire où les fichiers temporaires sont stockés. Défaut: /var/spool/cups/tmp}
\item[\hspace{1mm} User username]{Utilisateur ou UID utilisé pour lancer les programmes externes. Défaut: lp}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
