\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 11 21:44:38 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={crmd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service crmd},
CreationDate={D:20150211214438},
ModDate={D:20150211214438},
Keywords={clustering;cluster management}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge crmd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service crmd}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} dc-version = string \texttt{[}none\texttt{]}]{Version de Pacemaker dans le DC du cluster}
\item[\hspace{1mm} cluster-infrastructure = string \texttt{[}heartbeat\texttt{]}]{La pile de messagerie sur lequel Pacemaker fonctionne}
\item[\hspace{1mm} dc-deadtime = time \texttt{[}20s\texttt{]}]{Temps d'attente pour une réponse d'autres nœuds durant le démarrage}
\item[\hspace{1mm} cluster-recheck-interval = time \texttt{[}15min\texttt{]}]{Interval pour les changements d'options, paramètres de ressources et contraintes basées sur le temps}
\item[\hspace{1mm} load-threshold = percentage \texttt{[}80\%\texttt{]}]{Quantité maximum de ressources système qui devraient être utilisé par les nœuds du cluster}
\item[\hspace{1mm} node-action-limit = integer \texttt{[}0\texttt{]}]{Nombre de jobs maximum qui peuvent être planifiés par nœuds. Défaut: 2x cœurs.}
\item[\hspace{1mm} election-timeout = time \texttt{[}2min\texttt{]}]{Le besoin d'ajuster cette valeur indique la présence d'un bug}
\item[\hspace{1mm} shutdown-escalation = time \texttt{[}20min\texttt{]}]{Le besoin d'ajuster cette valeur indique la présence d'un bug}
\item[\hspace{1mm} crmd-integration-timeout = time \texttt{[}3min\texttt{]}]{Le besoin d'ajuster cette valeur indique la présence d'un bug}
\item[\hspace{1mm} crmd-finalization-timeout = time \texttt{[}30min\texttt{]}]{Le besoin d'ajuster cette valeur indique la présence d'un bug}
\item[\hspace{1mm} crmd-transition-delay = time \texttt{[}0s\texttt{]}]{Activer cette option va ralentir la récupération du cluster.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
