\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. janv. 26 14:08:43 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={corosync-keygen},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Génère une clé d'authentification pour corosync},
CreationDate={D:20150126140843},
ModDate={D:20150126140843},
Keywords={clustering;cluster messaging layer}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge corosync-keygen }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Génère une clé d'authentification pour corosync}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  Pour configurer corosync avec des techniques cryptographiques pour s'assurer de l'authenticité de la protection des données des messages, il faut générer une clé privée. \textbf{corosync-keygen} crée cette clé et l'écris dans \textbf{/etc/corosync/authkey}.
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  La clé privée doit être copiée dans tous les processeurs dans le cluster. Si la clé privée n'est pas la même pour tous les nœuds, cet nœuds ne seront pas capables de se joindre à la même configuration.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm} Copier la clé dans un stockage sécurisé ou utiliser ssh. Puis l'installer avec la commande suivante: \\
\hspace{1mm} \textbf{install -D --group=0 --owner=0 --mode=0400 /path\_to\_authkey/authkey /etc/corosync/authkey} \\
\hspace{1mm} Si un message "Invalid digest" apparaît dans corosync, les clés ne sont pas consistantes entre les processeursS. \\
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -k <filename>]{Spécifie le chemin où créer la clé. défaut: /etc/corosync/authkey}
\item[\hspace{1mm} -l]{Utilise une source de données aléatoires moins sûre, qui ne nécessite pas l'aide de l'utilisateur pour générer de l'entropy.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
