\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. janv. 26 14:08:18 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={corosync-cfgtool},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outil administratif pour corosync},
CreationDate={D:20150126140818},
ModDate={D:20150126140818},
Keywords={clustering;cluster messaging layer}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge corosync-cfgtool }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outil administratif pour corosync}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  Outil pour afficher et configurer les paramètres actifs dans corosync
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -i]{Cherche seulement les informations sur l'adresse IP spécifiée}
\item[\hspace{1mm} -s]{Affiche le statut des rings courants dans ce nœud. Si une interface est en faute, retourne 1, sinon 0.}
\item[\hspace{1mm} -r]{Ré-initialise l'état du ring redondant du cluster après une faute pour réactiver l'opération de redondance.}
\item[\hspace{1mm} -l]{Charge un service identifié par le nom du service spécifié}
\item[\hspace{1mm} -u]{Décharge un service identifié par le nom du service spécifié}
\item[\hspace{1mm} -a]{Affiche toutes les adresses IP d'un nœud.}
\item[\hspace{1mm} -k]{Tue un nœud identifié par l'id de nœud}
\item[\hspace{1mm} -R]{Dit à toutes les instances de corosync dans ce cluster de recharger corosync.conf}
\item[\hspace{1mm} -H]{Éteins corosync proprement dans ce nœud.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
