\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. juil. 10 10:47:35 CEST 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={chsh.ldap},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Change le login shell dans LDAP},
CreationDate={D:20140710104735},
ModDate={D:20140710104735},
Keywords={nsswitch;LDAP}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge chsh.ldap }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Change le login shell dans LDAP}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  \textbf{chsh.ldap} peut être utilisé pour changer le login shell de l'utilisateur. Le changement actuel dans LDAP est effectué par nslcd et est sujet à ACL dans le serveur.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -s, --shell SHELL]{Nom du shell. Si vide, le système sélectionne le shell par défaut.}
\item[\hspace{1mm} -l, --list-shells]{Liste les shells trouvés dans /etc/shells}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
