\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. nov. 3 09:28:59 CET 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={chgpasswd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Mettre à jour les mots de passe par lot},
CreationDate={D:20111103092859},
ModDate={D:20111103092859},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge chgpasswd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Mettre à jour les mots de passe par lot}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Il lit une liste de paires groupe/mot de passe depuis l’entrée standard et met à jours dans les groupes existant. Chaque ligne est sous la forme :
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  \textbf{nom\_du\_groupe:password}
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  Par défaut, les mots de passe doivent être en texte claire, et sont cryptés par \textbf{chgpasswd}. L’algorithme de cryptage peut être défini pour le système avec la variable \textbf{ECRYPT\_METHOD} dans \textbf{/etc/login.defs}, et peut être remplacé avec les options sur la ligne de commande.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c, --crypt-method]{spécifie la méthode de cryptage (DES, MD5, NONE, SHA256 et SHA512.}
\item[\hspace{1mm} -e, --encrypted]{Indique que les mots de passe fournis sont chiffrés}
\item[\hspace{1mm} -m, --md5]{Permet d’utiliser md5, plutôt que DES, lorsque les mots de passe sont fournis en clair}
\item[\hspace{1mm} -s, --sha-rounds]{Nombre de passes pour chiffrer en sha. (Entre 1000 et 999 999 999, définis par défaut dans /etc/login.defs)}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  chgpasswd utilise un certain nombre de variables dans /etc/login.defs.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
