\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 3 09:53:02 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={chcpu},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Configurer les cpu},
CreationDate={D:20160203095302},
ModDate={D:20160203095302},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge chcpu }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Configurer les cpu}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  chcpu peut modifier l'état des cpu. il peut activer/désactiver les cpu, scanner à la recherche de nouveaux cpu, chnger le mode de dispatching de l'hyperviseur, demander et retourner des cpu à l'hyperviseur.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -r, --rescan]{rescan pour détecter les nouveaux cpu dans le cas où le système ne les detecte pas automatiquement.}
\item[\hspace{1mm} -c, --configure cpu-list]{Configure tous les cpu spécifiés. configurer un cpu signifie que l'hyperviseur prend un cpu du pool de cpu et l'assigne au hardware virtuel sur lequel le kernel tourne}
\item[\hspace{1mm} -e, --enable cpu-list]{active tous les cpu listé. Un cpu doit être configuré avant.}
\item[\hspace{1mm} -p, --dispatch mode]{définis le dispatching (polarization). n'a d'effet que si l'architecture hardware et l'hyperviseur supporte la polarisation cpu. les modes sont 'horizontal', la charge est répartie sur tous les cpus disponible; 'vertical', la charge est concentrée sur quelques cpu.}
\item[\hspace{1mm} -d, --disable cpu-list]{Désactive tous les cpu spécifiés. Désactiver signifie que le kernel le met offline}
\item[\hspace{1mm} -g, --deconfigure cpu-list]{Déconfigure tous les cpu spécifiés. signifie que l'hyperviseur les supprime du hardware virtuel sur lequel l'instance tourne et les retourne au pool de cpu. un cpu doit être offline avant.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
