\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. juin 15 08:53:32 CEST 2013}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={cgget},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affiche les paramètres des cgroups donnés},
CreationDate={D:20130615085332},
ModDate={D:20130615085332},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge cgget }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affiche les paramètres des cgroups donnés}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} <path>]{Le nom du cgroup à lire.Peut être spécifié plusieurs fois}
\item[\hspace{1mm} -a, --all]{Affiche les variables de tous les contrôleurs.}
\item[\hspace{1mm} -g <controller>]{Défnis le contrôleur dont la valeur est à afficher}
\item[\hspace{1mm} ]{N'affiche pas les en-têtes}
\item[\hspace{1mm} -r, --variable <name>]{Paramètre à afficher. Peut être spécifié plusieurs fois}
\item[\hspace{1mm} -v, --values-only]{Affiche seulement les valeurs.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} cgget -r cpuset.cpus -r cpuset.mems first second \\
\hspace{1mm} \textbf{first:} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.cpus=0-1} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.mems=0} \\
\hspace{1mm} \textbf{second:} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.cpus=0} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.mems=0} \\
\hspace{1mm} cgget -n -r cpuset.cpus -r cpuset.mems first second \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.cpus=0-1} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.mems=0} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.cpus=0} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpuset.mems=0} \\
\hspace{1mm} cgget -nv -r cpuset.cpus -r cpuset.mems first second \\
\hspace{1mm} \textbf{0-1} \\
\hspace{1mm} \textbf{0} \\
\hspace{1mm} \textbf{0} \\
\hspace{1mm} \textbf{0} \\
\hspace{1mm} cgget -n -g cpu / \\
\hspace{1mm} \textbf{cpu.rt\_period\_us=1000000} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpu.rt\_runtime\_us=950000} \\
\hspace{1mm} \textbf{cpu.shares=1024} \\
\end{flushleft}
\end{document}
