\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mars 21 12:30:37 CET 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={aoe-flush},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Supprimer les périphériques déconnectés du pilote aoe},
CreationDate={D:20170321123037},
ModDate={D:20170321123037},
Keywords={aoe;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge aoe-flush }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Supprimer les périphériques déconnectés du pilote aoe}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Cette commande indique au pilote aoe de supprimer les périphériques du système. Normalement, le pilote mémorise tous les périphérique jusqu'à déchargement du pilote. Il est possible de spécifier le périphérique à oublier.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -a]{Indique d'oublier tous les périphériques non utilisés.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
