\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 11 08:11:44 CET 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={acpi\_listen},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Écouteur d'évènement ACPI},
CreationDate={D:20111111081144},
ModDate={D:20111111081144},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge acpi\_listen }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Écouteur d'évènement ACPI}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Simple utilitaire qui se connecte à acpid et écoute les events. Quand un event se produit, acpi\_listen l'affiche sur stdout.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c, --count events]{Nombre d'events max à recevoir avant de quitter}
\item[\hspace{1mm} -s, --socketfile filename]{Change le nom de socket de domaine UNIX qu'acpid ouvre. Défaut : /var/run/acpid.socket}
\item[\hspace{1mm} -t, --time seconds]{Écoute pendant la période spécifiée, et quitte}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
