\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 11 08:11:44 CET 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={acpi},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affiche le statut de la batterie et d'autres informations ACPI, depuis /proc et /sys},
CreationDate={D:20111111081144},
ModDate={D:20111111081144},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge acpi }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affiche le statut de la batterie et d'autres informations ACPI, depuis /proc et /sys}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -b, --battery]{Information sur la batterie}
\item[\hspace{1mm} -a, --ac-adapter]{Information sur l'adapteur de courant}
\item[\hspace{1mm} -t, --thermal]{Information de température}
\item[\hspace{1mm} -c, --cooling]{Information de refroidissement}
\item[\hspace{1mm} -V, --everything]{Tous les périphériques}
\item[\hspace{1mm} -s, --show-empty]{Affiche les périphériques non-opérationnels}
\item[\hspace{1mm} -i, --details]{Informations détaillées}
\item[\hspace{1mm} -f, --fahrenheit]{Températures exprimées en \textdegree F}
\item[\hspace{1mm} -k, --kelvin]{Températures exprimées en \textdegree K}
\item[\hspace{1mm} -p, --proc]{Utilise l'ancienne interface /proc. par défaut, utilise le nouveau /sys}
\item[\hspace{1mm} -d, --directory]{Chemin vers les infos ACPI (défaut : /proc/acpi ou /sys/class)}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
