\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mai 16 14:41:30 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={abrt-server},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Socket unix pour ABRT},
CreationDate={D:20170516144130},
ModDate={D:20170516144130},
Keywords={reporting;reporting;crash reporting}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge abrt-server }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Socket unix pour ABRT}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  abrt-server est exécuté par le service abrtd pour gérer les connexions socket. Toute application dans le système est capable d'invoquer la création d'un nouveau répertoire problem en suivant le protocole de communication
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -u UID]{UID à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -s]{Log dans les logs système}
\item[\hspace{1mm} -p]{Ajoute le nom du programme dans les logs}
\item[\hspace{1mm} -v]{mode verbeux}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
