\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. mai 23 14:17:19 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={Signaux - présentation},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Introduction aux signaux sous linux},
CreationDate={D:20100523141719},
ModDate={D:20100523141719},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge Signaux - présentation }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Introduction aux signaux sous linux}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Ceci est une présentation très sommaire des signaux sous linux, je ne détail ici que les signaux standard. Linux supporte supporte à la fois les signaux POSIX classiques ("signaux standards") et les signaux POSIX temps-réel. Chaque signal a une disposition courante, qui détermine comment le processus agit quand il reçoit le signal. Les entrées dans la colonne action des tables ci-dessous spécifient la disposition par défaut pour chaque signal:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} Term]{L'action par défaut est de terminer le processus}
\item[\hspace{1mm} Ign]{L'action par défaut est d'ignorer le signal}
\item[\hspace{1mm} Core]{L'action par défaut est de termine le processus et dumper le core}
\item[\hspace{1mm} Stop]{L'action par défaut est de stopper le processus}
\item[\hspace{1mm} Cont]{L'action par défaut est de continuer un processus qui est stoppé.}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  Un processus peut changer la disposition d'un signal. La disposition d'un signal est un attribut par processus : dans une application multi-thread, la disposition d'un signal particulier est le même pour tous les thread.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Signaux standard }
 
\
 
\hspace{1mm} Linux supporte les signaux standard ci-dessous. De nombreux signaux dépendent de l'architecture.
 
{\ttfamily
Signal\_\_\_\_\_Valeur\_\_\_\_\_Action\_\_\_\_\_Commentaire\\ SIGHUP\_\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Raccrochement (déconnexion) sur terminal de contrôle, ou mort du processus de contrôle\\ SIGINT\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Interruption depuis le clavier.\\ SIGQUIT\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Demande 'Quitter' depuis le clavier.\\ SIGILL\_\_\_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Instruction illégale.\\ SIGABRT\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Signal d'arrêt depuis abort(3).\\ SIGFPE\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Erreur mathématique virgule flottante.\\ SIGKILL\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Signal 'KILL'.\\ SIGSEGV\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Référence mémoire invalide.\\ SIGPIPE\_\_\_\_\_13\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Ecriture dans un tube sans lecteur.\\ SIGALRM\_\_\_\_\_14\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Temporisation alarm(2) écoulée.\\ SIGTERM\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Signal de fin.\\ SIGUSR1\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Signal utilisateur 1.\\ SIGUSR2\_\_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Signal utilisateur 2.\\ SIGCHLD\_\_\_\_\_17\_\_\_\_\_\_\_\_Ign\_\_\_\_\_\_\_\_Fils arrêté ou terminé.\\ SIGCONT\_\_\_\_\_18\_\_\_\_\_\_\_\_Cont\_\_\_\_\_\_\_Continuer si arrêté.\\ SIGSTOP\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_\_\_Stop\_\_\_\_\_\_\_Arrêt du processus.\\ SIGTSTP\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_Stop\_\_\_\_\_\_\_Stop invoqué depuis tty.\\ SIGTTIN\_\_\_\_\_21\_\_\_\_\_\_\_\_Stop\_\_\_\_\_\_\_Lecture sur tty en arrière-plan.\\ SIGTTOU\_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_\_\_\_Stop\_\_\_\_\_\_\_Ecriture sur tty en arrière-plan.\\
}
\vspace{8mm}
 
\vspace{1cm}{\huge D'autres signaux divers }
 
\
 
{\ttfamily
Signal\_\_\_\_\_Valeur\_\_\_\_\_Action\_\_\_\_\_Commentaire\\ SIGBUS\_\_\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Erreur de Bus.\\ SIGPOLL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Synonyme de SIGIO (System V).\\ SIGPROF\_\_\_\_\_27\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Profile alarm clock.\\ SIGSYS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Mauvais argument de routine (SVID).\\ SIGTRAP\_\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Trace/breakpoint trap\\ SIGURG\_\_\_\_\_\_23\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ign\_\_\_\_\_\_\_\_Condition urgente sur socket (4.2 BSD).\\ SIGVTALRM\_\_\_26\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Alarme virtuelle (4.2 BSD).\\ SIGXCPU\_\_\_\_\_24\_\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Limite de temps CPU dépassée (4.2 BSD).\\ SIGXFSZ\_\_\_\_\_25\_\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Taille de fichier excessive (4.2 BSD).\\ SIGIOT\_\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_\_Core\_\_\_\_\_\_\_Arrêt IOT. Un synonyme de SIGABRT.\\ SIGEMT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_ \\ SIGSTKFLT\_\_\_16\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Erreur de pile sur coprocesseur.\\ SIGIO\_\_\_\_\_\_\_29\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_E/S à nouveau possible(4.2 BSD).\\ SIGCLD\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ign\_\_\_\_\_\_\_\_Synonyme de SIGCHLD.\\ SIGPWR\_\_\_\_\_\_30\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Chute d'alimentation (System V).\\ SIGINFO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Synonyme de SIGPWR\\ SIGLOST\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Perte de verrou de fichier.\\ SIGWINCH\_\_\_\_28\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ign\_\_\_\_\_\_\_\_Fenêtre redimensionnée (4.3 BSD, Sun).\\ SIGUNUSED\_\_\_31\_\_\_\_\_\_\_\_\_Term\_\_\_\_\_\_\_Signal inutilisé.\\
}
\vspace{8mm}
 
\hspace{1mm}  \textbf{Note}: La valeur correspond aux architectures ia32, ia64, ppc s390 arm et sh
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Signaux temps réel }
 
\
 
\hspace{1mm}  Linux supporte 32 signaux temps réels, numérotés de 33 à 64. À la différence des signaux standard, les signaux temps réels n'ont pas de signification prédéfinis, ils sont définis par les applications.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
