\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. mai 28 12:43:14 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={AIDE},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Advanced Intrusion Detection Environment},
CreationDate={D:20170528124314},
ModDate={D:20170528124314},
Keywords={IDS;Linux;security;AIDE}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge AIDE }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Advanced Intrusion Detection Environment}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  AIDE est un vérificateur d'intégrité de fichier.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --check, -C]{Vérifie les inconsistances de la base de donnée.}
\item[\hspace{1mm} --init, -i]{Initialise la base de données}
\item[\hspace{1mm} --update, -u]{Vérifie la base de données, et met à jours la base non-interactivement.}
\item[\hspace{1mm} --compare, -E]{Compare 2 bases. Elles doivent être définis dans un fichier de configuration avec database=[url] et database\_new=[url]}
\item[\hspace{1mm} --config-check, -D]{Vérifie la configuration est s'arrête}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Paramètres }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c, --config=]{Fichier de configuration. Défaut: ./aide.conf.}
\item[\hspace{1mm} -l, --limit=REGEX]{Limite la commande aux entrées correspondant à l'expression.}
\item[\hspace{1mm} -B, --before="configparameters"]{paramètre gérés avant de lire le fichier de configuration}
\item[\hspace{1mm} -A, --after="configparameters"]{Paramètres gérés après avoir lu le fichier de configuration}
\item[\hspace{1mm} -V, --verbose=verbosity\_level]{Verbosite de aide (0-255) Défaut: 5}
\item[\hspace{1mm} -r, --report=reporter]{Url où envoyer la sortie.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Diagnostique }
 
\
 
\hspace{1mm}  Normalement, le code de sortie est 0 si aucune erreur n'est survenue. Excepté pour --check, --compare, et --update, les codes de sortie sont:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 1]{Nouveaux fichiers detecté}
\item[\hspace{1mm} 2]{fichiers supprimés}
\item[\hspace{1mm} 4]{Fichiers modifiés}
\item[\hspace{1mm} 14]{Erreur d'ecriture}
\item[\hspace{1mm} 15]{argument invalide}
\item[\hspace{1mm} 16]{Fonction non-implémentée}
\item[\hspace{1mm} 17]{erreur de coniguration}
\item[\hspace{1mm} 18]{Erreur d'E/S}
\item[\hspace{1mm} 19]{Erreur de version}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
