\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. nov. 2 20:54:32 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={e2label},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Changer le label d'un système de fichier ext2/3/4},
CreationDate={D:20161102205432},
ModDate={D:20161102205432},
Keywords={FileSystems;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge e2label }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Changer le label d'un système de fichier ext2/3/4}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  e2label affiche ou change le label d'un système de fichier. Si un label n'est pas spécifié après le périphérique, affice le label courant, sinon le change. Les labels ext2 ne peuvent pas dépasser 16 caractères, au delà e2label tronque le nom et affiche un warning.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
